A ALBERT-LUDWIGS- UNIVERSITÄT FREIBURG

INSTITUT FÜR INFORMATIK

Prof. Dr. Bernd Becker Freiburg, 16. April 2002 Dipl. Inf. Thomas Eschbach

1 Prüfungskriterien

1.1 Kriterien zum Bestehen der Vordiplomsteilprüfung (gemäß DPO vom 6.7.2000)

Die Vordiplomsteilprüfung zur Vorlesung Technische Informatik II im Sommersemester 2002 gilt als bestanden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Anmeldung zur Vordiplomsteilprüfung Technische Informatik II bis spätestens Di. den 18.06.2002.

Für Studenten der Universität Freiburg:

i. Für Studenten der Universität Freiburg: Anmeldung beim Prüfungsamt, die entsprechenden Formulare liegen beim Prüfungsamt in Geb. 101 aus bzw. es wird u.U. Selbstbedienungsterminals geben, an denen man sich anmelden kann.

ii. Für Fernstudenten (ULI): Anmeldung zur Vordiplomsteilprüfung Technische Informatik II bis spätestens Di., den 18.06.2002. Bitte e-mail an hett@informatik.uni-freiburg.de. Die Anerkennung der Prüfungsleistung an der Heimuniversität muss vorher mit dem jeweiligen Dozenten/Prüfungsamt vor Ort abgesprochen werden.

b) Eintragen in eine Übungsgruppe bis spätestens Mittwoch, 24.04.2002.

i. Für Studenten der Universität Freiburg: Eintragen über die Anmeldungsseite zur Vorlesung. Die Übungsgruppen sind in Dreiergruppen (in Sonderfällen auch in Zweier- oder Einergruppen) eingeteilt. D.h. es ist erforderlich, dass sich 3 Studenten zu einer Untergruppe zusammenschliessen.

ii. Für Fernstudenten (ULI): Bitte nicht selbst eintragen, sondern e-mail an hett@informatik.unifreiburg.de.

c) Es gibt insgesamt 11 Übungsblätter. Pro Übungsblatt gibt es mehrere bepunktete Aufgaben, wobei es insgesamt jeweils 20 Punkte gibt. Die Übungsblätter werden von den Untergruppen bearbeitet und müssen in digitaler Form als Postscript-Datei (PS) über das WWW abgegeben werden. Die Übungsblätter werden jeweils dienstags auf der WWW-Seite der Vorlesung zugänglich gemacht und müssen am darauf folgenden Montag bis spätestens 17.00h abgegeben werden. Die Rückgabe und die Besprechung der Übungsblätter findet am darauf folgenden Donnerstag nach der Abgabe in den jeweiligen Übungsgruppen statt. Insgesamt gibt es 11 · 20 = 220 Punkte in den Übungsblättern.

d) Am Ende des Semester findet am Donnerstag, 25. Juli 2002 eine Abschlußklausur statt (ca. 90 Minuten). Die Teilnahme und die Anwesenheit vor Ort an der Abschlußklausur ist sowohl für die Studierenden der Universität Freiburg als auch der Fernstudenten (ULI) verpflichtend zum Bestehen der Prüfung.

e) Um die Prüfung zu bestehen, müssen in den zwei Teilkomponenten Übungsblätter und Abschlußklausur folgende Mindestpunktzahlen erreicht werden:

i. Erreichen von mindestens 110 oder mehr Punkten aus den Übungsblättern.

ii. Erreichen von mindestens 50% oder mehr aller Punkten aus der Abschlußklausur.

f) Am Dienstag, 8. Oktober 2002 findet eine Wiederholungsklausur statt. Teilnahmeberechtigt an dieser Klausur ist jeder, der die Prüfungskritieren nicht erfüllt hat.

g) Für das Bestehen der Vordiplomsteilprüfung Technische Informatik II werden 6 Kreditpunkte vergeben.

1.2 Kriterien zum Erhalt eines benoteten Scheines (DPO vom 1.10.1994)

a) Gemäß DPO vom 6.7.2000 (neue Studienordnung mit Credit Point System) wird weder ein Schein benötigt noch ein Schein ausgestellt.

b) Gemäß DPO vom 1.10.1994 kann nach Erfüllen aller Prüfungskriterien ein Schein beim Prüfungsamt beantragt werden.

2 WWW-Seite

Alle Informationen zur Vorlesung sind über das WWW erhältlich unter:

http://ira.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ti-2-2002-ss/www/main.html