A ALBERT-LUDWIGS- UNIVERSITÄT FREIBURG

INSTITUT FÜR INFORMATIK

Prof. Dr. Bernd Becker Andreas Hett Datenblatt III zur Vorlesung

Technische Informatik II (WS 1999/2000)

SRAM CY7C191-45

(2^{16} Adressen und 4-Bit Worte)

Symbol Name min max t_{acc} Lesezugriffszeit 3.0 45.0 t_{SAW} Setup-Zeit von A bis W 0.0 t_{SAEW} Setup-Zeit von A bis Ende W 35.0 t_{HW A} Hold-Zeit von A nach W 0.0 w Schreibpulsweite 22.0 t_{SDEW} Setup-Zeit von D bis Ende W 15.0 t_{HW D} Hold-Zeit von D nach W 0.0

EPROM HN27C256AG-12

(2^{15} Adressen und 8-Bit Worte)

Symbol Name min max t_{acc} Lesezugriffszeit 5.0 120.0

UART XR-16C450

Name min max Setup-Zeit A bis /oe 10.0 Output enable Zeit 75.0 Output disable Zeit 60.0 Lesezykluszeit 60.0 Setup-Zeit A bis /w 25.0 Hold-Zeit A nach Ende von /w 5.0 Pulsweite 50.0 Setup-Zeit D bis Ende von /w 15.0 Hold-Zeit D nach Ende von /w 25.0 Schreibzykluszeit 80.0